#
#	Definition file for a convex square symbol.
#
-0.5	0.5	M
0	1	1.41421356237309504880 	225	315	A
1	0	1.41421356237309504880 	135	225	A
0	-1	1.41421356237309504880 	45	135	A
-1	0	1.41421356237309504880 	-45	45	A
