#
#	Definition file for a straight 4-pointed cross symbol.
#
0.5	0.1	M
0.1	0.1	D
0.1	0.5	D
-0.1	0.5	D
-0.1	0.1	D
-0.5	0.1	D
-0.5	-0.1	D
-0.1	-0.1	D
-0.1	-0.5	D
0.1	-0.5	D
0.1	-0.1	D
0.5	-0.1	D
